Copyright: Copyright (c) 1999 ELSA AG (Aachen, Germany)


Contents

Color Control

ユーザーマニュアル

Copyright (c) 1999, ELSA AG (Aachen, Germany)

目次

はじめに

ユーザーマニュアル

ガンマコレクションとは?

何故このようなツールが必要なのですか?

ツールの起動方法

コントロールの使用方法

ガンマ値の計算方法

トラブルシューティング

画像が変化しない

設定が保存されない

はじめに


はじめに

はじめに

ELSA ColorControlは、モニタの明るさや色合いを細かく調整するためのオプションツールです。

CRT上では、写真画像やゲームのシーンなどで使用される中間調は、技術的な問題や、イメージの圧縮方法の制限などの様々な問題によって、暗くなってしまうことが多々あります。  通常はモニタの明るさ/コントラストなどを調整することでこのような問題を解決しますが、それによって、明るい部分が色あせてしまったり、イメージ全体が見にくくなってしまったりと、ディスプレイ全体のクオリティを下げてしまうこともあります。

ELSA ColorControlは、色情報をグラフィックスボード上で管理します。(モニタに届く前の信号をコントロールする、という意味です。)この機能によって、画像の中間調の明るさのコントロールが可能になります。その結果として、モニタの持つ明るさ、コントラストの幅を最大限に使用することが可能になるわけです。

ユーザーマニュアル
目次


ユーザーマニュアル

ユーザーマニュアル

ガンマコレクションとは?

多くのモニタで使用されているCRT(Cathode ray tubes)の技術的な特徴は、出力がリニアでは無いことです。  CRTモニタの表示エリアの明るさはグラフィックスボードから入力される電圧と決してリニアな関係ではありません。  この原因は、CRT内の蛍光物質の特性と、人間の目の繊細さにあります。

ガンマコレクション は、この歪みを補正して、正確なイメージを出力するためのツールです。理論的には、この調整は赤、緑、青の3原色で別々に行う必要があります。これは、それぞれの色が人間の目に与える色や明るさの情報の影響が異なるからです。

何故このようなツールが必要なのですか?

ほとんど全てのモニタでは、明るさとコントラストを簡単に調整できるようになっています。  これらの設定は簡単に行える一方で、表示される色の階調の幅を狭めてしまうという欠点を持っています。 また、多くの場合にイメージ内の明るい部分が白く飛んでしまうか、暗い部分のディテールがつぶれて真っ黒になってしまう、といったことが起こります。  このような現象は、明るさ/コントラスト等のコントロールを、単純にCRTにかける電圧を上下させるだけで行っているためです。  電圧はリニアに上昇するにもかかわらず、明るさはそれにつれてリニアに上昇するわけではないので、このような現象が発生してしまうわけです。

ELSA ColorControl は、明るい部分の明るさや、暗い部分のトーンに影響を与えることなく、中間調をコントロールすることが可能です。  更に、この変更は各色ごとに独立して行うことができます。  この機能によって、色温度を適切な値に設定し、マルチスクリーン使用時に2つのモニタを同じ条件に揃えたりすることも可能になります。

ツールの起動方法

ELSA ColorControl アプリケーションは、画面のプロパティ ダイアログの追加ページとしてインストールされますので、コントロールパネル->画面のプロパティからアクセスできます。このダイアログボックスを開いたら、ELSA ColorControl タブをクリックすることでユーティリティが使用できます。

Windowsｮ 98 及び Windowsｮ 2000からは、画面のプロパティ->設定->詳細からユーティリティを呼び出します。

コントロールの使用方法

ELSA ColorControl ユーザーインターフェースの下部に、カラー調整の機能があります。一番下の3種類のコントロールが3原色のガンマコレクション機能となっており、その上の2種類のコントロールで明るさ(黒レベル)と、コントラスト(ピクチャー)の調節を行います。

ダイアログボックスの上部では、現在のカラーコレクション状況をモニタできるようになっています。フィールド右側のコントロールでは、特定アプリケーション向けの設定を保存したり読み込むことが可能です。


ガンマコレクションスライダ

	3原色のコレクションカーブの係数を、3つのガンマコレクションスライダを用いて変更できます。   スライダを左方向に動かすことで、ガンマ値を縮小します。このことにより色の中間調のレベルを下げる効果があります。もちろん、逆に増やすこともできます。  現在のガンマ係数は、スライダをマウスで操作している時に、左上の小さな矩形領域からモニタすることができます。  ガンマ値の幅は、左端で約0.1、右端で約5.0まで調整できます。   コレクションカーブの正確な計算方法は、ガンマ値の計算方法のセクションに記載されています。 全てのスライダをリンクするボタンは、3原色全てのスライダをリンクさせ、同じ値を適用するための機能です。

明るさ

	3原色のコントロールの上にあるこの機能は、画像全体の明るさを調節します。コントラストの調整機能同様に、この機能は3原色全ての明るさに影響します。  正確な色設定のために、この機能を使用してグラフィックスボードの出力する電圧を、ディスプレイの暗い部分(元々のディスプレイの黒)を基準に合わせます。  負の値(スライダーの真中より左)の設定が行われた色数の分、モニタに電圧をかけないことになります。   コレクションカーブの正確な計算方法は、ガンマ値の計算方法のセクションに記載されています。 注意! このパラメータのみを変更した場合には、ディスプレイの表示色数が減少します。この設定を行う際には、ガンマ値の設定も同時に行うことをお勧めします。

コントラスト(画像のコントラスト)

	この機能は、ガンマコレクションカーブ全体を上に持ち上げる効果があり、技術文書などではPicture Parameterと呼ばれることもあります。  このパラメータの変更により、明るい部分のインテンシティと、中間調が調節されます。  この機能では、暗い部分のトーンは変更されません。 明るさのコントロール同様、コントラストの機能は3原色全てに影響します。

ディスプレイ

画面上部の図は、現在のカラーコレクションカーブ設定の概要を示しています。  X軸(水平)方向は画像の明るさを表わし、Y軸(垂直)方向はパレットから決定した出力電圧(例えば、モニタに出力されるイメージのインテンシティ)を表わしています。

よって、明るさのカーブが凸型になっているときは、中間調を増加させた状態と言えます。

それぞれの色に対して、別々のカラーコレクションカーブが対応します。  複数のカーブが重なると合成色が生成されます。

保存オプション

ガンマコレクションカーブを保存するには、保存�ボタンをクリックし、表示されるダイアログボックスに保存したい名前を入力します。この名前は、設定のリストからアクセスでき、簡単に他の設定に変更することができます。

また、リセットボタンを押すことで、デフォルト設定（1対1のガンマコレクションカーブ）に戻ります。


ガンマ値の計算方法

ここでは、ガンマ設定スライダを移動させた時に、どのようなアルゴリズムでガンマコレクションカーブの計算を行っているかについて説明します。

この計算は、各色ごとに独立して行われています。  0.0から1.0の入力値を256に分割し、以下の計算式を使用してガンマコレクションカーブを計算します。

入力パラメータ

シンボル	名称	範囲	説明
i	インテンシティ	0.0 .. +1.0	色のインテンシティ(強度)  X軸で表示されます。
Pic	コントラスト	-2.0 .. +2.0	コントラストの設定値
bl	明るさ	-2.0 .. +2.0	明るさの設定値
ga	ガンマ	0.1 .. +5.0	ガンマの設定値

計算式

最終的な出力は、以下のような式で決定されています。

もしも計算の結果が0.0未満または1.0より大きくなった場合には、0.0もしくは1.0に設定されます。

求められた数値は65536倍されてから、グラフィックスボードに伝えられます。

はじめに
トラブルシューティング
目次


トラブルシューティング

トラブルシューティング

設定を行っても画像が変化しない

通常、明るさやガンマ値の変更は、モニタ上ですぐに確認できます。もしも変更が認められない場合は、現在使用中のグラフィックスモードがガンマコレクションをサポートしていない可能性があります。  このような場合には、他の色数(16bppもしくは32bpp)に変更して試してみてください。

設定が失われてしまう

設定を変更すると画像は変更されますが、Windowsの再起動を行うと、この変更は元に戻ってしまいます。これは、グラフィックスドライバ自体は色設定を保存しないからです。

これは、ELSA ColorControlに限らず、スタンダードなWindowsのインターフェースを使用している多くのグラフィックスドライバにおける通常の動作です。標準のWindowsには、再起動後もカラーコレクションの設定を保存しておく手段が存在しないために、このような現象が起こってしまいます。

ユーザーマニュアル
目次


このリストから、どの部分にガンマ設定を適用するか選択します。�デスクトップ�と�ビデオ�が選択可能です。


ガンマコレクションカーブをグラフィカルに表示します。


ユーザー定義の設定の1つを選択します。


ここをクリックすると、現在の設定を選択した名称で保存します。


ここをクリックすると、ユーザー定義の設定を削除します。


ここをクリックすると、このドライバの標準のガンマコレクションカーブに設定します。


このコントロールで、ベースとなる明るさを調整します。


このコントロールで、明るさやコントラストの強さを調節します。


このコントロールで、赤色のガンマパラメータを設定します。


このコントロールで、緑色のガンマパラメータを設定します。


このコントロールで、青色のガンマパラメータを設定します。


このチェックボックスをマークすると、3色のガンマコレクションコントロールが連動します。